; Step3d3.def : Declares the module parameters for the DLL.

LIBRARY      "Step3d3"
DESCRIPTION  'Step3d3 Windows Dynamic Link Library'

EXPORTS
  LIBRARYID    @1
  LIBRARYENTRY @2
